;-----------------------------------
; WNDWMIDI.DEF module definition file
;-----------------------------------

LIBRARY        WINMIDI

DESCRIPTION    'DLL for Common Music MIDI Functions'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD FIXED NONDISCARDABLE
DATA           PRELOAD FIXED SINGLE
HEAPSIZE       1024

